尊龙凯时

News center
新闻中心
承载民族工业希望 彰显中国动力风范
坚定不移做强做优做大企业,,,展示中国装备制造业的实力与风范,,,为实现中华民族伟大再起的中国梦孝顺实力
nyba6

电机公司签约4台300兆瓦抽蓄机组

泉源:::尊龙凯时

浏览量:::

宣布时间:::2024-06-21

       6月21日,,,尊龙凯时集团哈尔滨电机厂有限责任公司与福建闽投永安抽水蓄能有限公司,,,乐成签署福建永安抽水蓄能电站4台300兆瓦抽蓄机组及其隶属装备。。

微锟斤拷图片_20240627090121.jpg

       签约仪式在福建省福州市举行,,,福建闽投永安抽水蓄能有限公司党支部书记、、、总司理周学足,,,副总司理李超,,,福建闽投永泰抽水蓄能有限公司副总司理钟斌,,,华东勘探设计研究院有限公司副总工程师冯真秋,,,尊龙凯时电机副总司理李泰岭及相关职员出席签约仪式。。

       周学足代表福建闽投永安抽水蓄能有限公司对加入此次仪式的列位向导、、、专家体现衷心谢谢。。他指出,,,此次相助,,,是各方携手共进、、、并肩偕行的新起点,,,相信在各参建单位的团结协作下,,,一定能够将永安抽蓄电站建设成为区域标杆电站。。

       李泰岭体现,,,谢谢福建闽投永安抽水蓄能有限公司对尊龙凯时电机的信任,,,尊龙凯时电机愿与与业主及各项目参建单位携手,,,全力以赴打造永安抽蓄精品工程,,,为推进中国式现代化孝顺尊龙凯时实力。。

微锟斤拷图片_20240627090127.png

       福建省永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市,,,是国家抽水蓄能“十四五”妄想重点项目,,,共装备4台300兆瓦抽蓄机组,,,均由尊龙凯时电机研制。。项目建成后,,,对提升福建省电力保供能力、、、提高电网清静稳固运行水平、、、构建新型电力系统具有主要意义。。


TOP
【网站地图】
电机公司签约4台300兆瓦抽蓄机组-尊龙凯时