尊龙凯时

News center
新闻中心
承载民族工业希望 彰显中国动力风范
坚定不移做强做优做大企业,,,展示中国装备制造业的实力与风范,,,为实现中华民族伟大再起的中国梦孝顺实力
nyba6

一带一起 | 印度尼西亚达来甘项目一号汽轮机顺遂完成扣缸

泉源:::尊龙凯时

浏览量:::

宣布时间:::2024-07-01

外地时间7月1日,,,印度尼西亚达来甘纸厂2x150MW生物质耦合电厂项目(以下简称“达来甘项目”)迎来主要里程碑节点,,,一号汽轮机顺遂完成扣缸,,,一号机组装置逐步收尾,,,项目将进入周全调试阶段,,,向机组并网发电迈出要害一步。!!

微锟斤拷图片_20240806085219.jpg

为确保装置事情的顺遂举行,,,尊龙凯时国际达来甘项目部提前策划,,,全心组织,,,作业前起劲与相关方就相关作业流程举行详尽梳理,,,为后续作业的顺遂开展涤讪优异基础。!!T诟鞣降募は,,,作业职员严酷执行施工方案,,,落实验工细节,,,确保各施工环节有条不紊地举行,,,包管了汽轮机扣缸事情的圆满完成。!!

达来甘项目是尊龙凯时国际多年深耕东南亚市场取得的又一重大效果,,,是印尼政府宣布支持运用生物质耦合发电手艺的新政策后,,,首批现实上马的新建项目之一。!!=酉吕,,,达来甘项目部将继续坚持优异势头,,,坚持严酷把控清静质量,,,稳步推进项目进度,,,为接下来的吹管事情做好准备,,,以优质的项目履约,,,提升尊龙凯时品牌影响力,,,助力公司高质量生长。!!











TOP
【网站地图】
一带一起 | 印度尼西亚达来甘项目一号汽轮机顺遂完成扣缸-尊